# cs_cz.dtx
#
# default, 2010-09-27
#
# (C) Robert Bosch GmbH


begin: this-version
2.1.1
end


begin: display-types

16640: "", "Kontinent"
17152: "", "Země"
17665: "", "More"
17666: "", "Jezero"
17921: "", "Turisticka oblast"
17922: "", "Mestska část"
17923: "PZ", "Prumyslova zona"
33024: "Si", "Silnice"
33025: "D", "Dalnice"
33026: "1.t", "Silnice 1.tridy"
33027: "2.t", "Silnice 2.tridy"
33028: "3.t", "Silnice 3.tridy"
33280: "SiL", "Silnicni okruh"
33281: "DOb", "Dalnicni obchvat"
33282: "Ob", "Obchvat"
34048: "Ul", "Ulice"
34305: "Pr", "Privoz"
34306: "ZP", "Zeleznicni prevoz"
49408: "Pr", "Pripojeni"
49409: "DK", "Dalnicni krizeni"
49410: "DT", "Dalnicni trojuhelnik"
49411: "DP", "Dalnicni pripojka"
49412: "DV", "Dalnicni vyjezd"
49413: "DN", "Dalnicni najezd"
49414: "N", "Nadjezd"
49415: "P", "Podjezd"
49416: "K", "Kruhovy objezd"
49417: "K", "Kruhovy objezd"
49418: "SvU", "Svetelne ukazatele"
49419: "Kr", "Krizovatka"
49420: "TKr", "T-Krizovatka"
49665: "Km", "Kilometrovnik"
49666: "MP", "Monitorovani provozu"
49921: "TU", "Tunel"
49922: "MO", "Most"
49924: "Od", "Odpocivadlo"
49925: "Vy", "Vyhlidka"
49926: "Pa", "Parkoviste"
49927: "P+R", "Zachytne Parkoviste"
49928: "Pa", "Parkoviste"
49929: "O", "Obcerstveni"
49930: "OWC", "Obcerstveni s WC"
49931: "C", "Cerpaci stanice"
49932: "CWC", "Cerpaci stanice s WC"
49933: "MOT", "Motel"
49934: "HR", "Hranice"
49935: "CE", "Celnice"
49936: "MY", "Mytne"
49937: "PP", "Pristav pro privozy"
49938: "PŘI", "Pristav pro privozy"
49939: "NA", "Namesti"
49940: "VY", "Vystaviste"
49941: "GA", "Garaze"
49942: "PGA", "Podzemni garaze"
49943: "NZ", "Nakupni zona"
49944: "ZP", "Zabavni park"
49945: "TA", "Turisticka atrakce"
49946: "Uni", "Univerzita"
49947: "Let", "Letiste"
49948: "Nad", "Nadrazi"
49949: "Nem", "Nemocnice"
49950: "Kos", "Kostel"
49951: "Sta", "Stadion"
49952: "Pa", "Palac"
49953: "Za", "Zamek"
49954: "Rad", "Radnice"
49955: "VY", "Vystaviste"
49956: "COM", "Komunita"

end


# EOF -- ::make::
